From d0f812491ee1d197eab48e212cdaeae710d31f50 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: fcolin
Date: Mon, 6 Jul 2009 14:19:33 +0000
Subject: Ajout interface Timer manquante

---
 src/libIvy.def | 8 +++++++-
 1 file changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'src/libIvy.def')

diff --git a/src/libIvy.def b/src/libIvy.def
index d8998f3..5417044 100644
--- a/src/libIvy.def
+++ b/src/libIvy.def
@@ -40,4 +40,10 @@ IvyBindingFree
 IvyBindingExec
 IvyBindingMatch
 
-TimerRepeatAfter
\ No newline at end of file
+TimerRepeatAfter
+TimerModify
+TimerRemove
+
+optind
+optarg
+getopt
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.1

